Time (s)

0 0.5

–0.7496

0.7484

0

Frequency (Hz)

0 5000

Sound pressure level (dB /Hz)

–20 0 20 40 60

Time (s)

0 1.95011

–0.1386

0.1783

0

Frequency (Hz)

0 11025

Sound pressure level (dB /Hz)

–20 0 20 40 60

Andreas van Cranenburgh, 0440949, Spraakherkenning en Synthese, opdracht 1

Fluittoon, 1024 Hz

Sinustoon, 337 Hz