Time (s)

0 0.5

–0.8196

0.8642

0

Frequency (Hz)

0 5000

Sound pressure level (dB/Hz)

20 40 60

Time (s)

0 2.04082

–0.04294

0.1133

0

Frequency (Hz)

0 11025

Sound pressure level (dB/Hz)

20 40 60 gefloten toon 1110 Hz sinus toon 337 Hz

Andreas van Cranenburgh, 0440949, 9 september 2007