Time (s)

0 2.57283

–0.1619

0.4255

0

Time (s)

0 2.57283 0

5000

Frequency (Hz)

Time (s)

0 0.0976621

–0.1015

0.2326

0

Time (s)

0 0.0976621 0

5000

Frequency (Hz)

Klinker “oo” uit “doodstil”

“En uiteindelijk werd het overal doodstil”

0440949 Andreas van Cranenburgh, 9660208 Ricus Smid. Opdracht 3.